 -5.539187340E-03  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  1.486200E+00  dx in pixels
  3.458980E+01  dy in pixels
      1.004840  scalx
      1.008600  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
