 -4.958300578E-03  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  7.694500E+00  dx in pixels
  3.503310E+01  dy in pixels
      1.004602  scalx
      1.008737  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
