  5.772279422E-03  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -2.598953E-02  dx in pixels
  3.646257E-02  dy in pixels
      0.995754  scale x
      0.996422  scale y
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
