 -5.632087982E-03  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  1.592900E+00  dx in pixels
  3.509590E+01  dy in pixels
      1.003845  scalx
      1.008678  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
