 -4.694949407E-03  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -3.598372E+00  dx in pixels
  2.185091E-01  dy in pixels
      1.018127  scalx
      1.025901  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
