 -5.571851783E-03  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -4.982498E+00  dx in pixels
 -1.511567E+00  dy in pixels
      1.018045  scalx
      1.026277  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
