 -6.386061383E-03  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  1.401100E+00  dx in pixels
  3.250910E+01  dy in pixels
      1.004301  scalx
      1.009728  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
