 -5.676826858E-03  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  7.413600E+00  dx in pixels
  3.166180E+01  dy in pixels
      1.004128  scalx
      1.009934  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
