  5.531873142E-03  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -1.526518E-02  dx in pixels
  1.961067E-01  dy in pixels
      0.995448  scale x
      0.996751  scale y
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
