  3.678153851E-01 -3.225348698E-01 -1.238578286E-01 -2.157309878E-01  rotation in radian
  7.618858E+00  dx in pixels
 -1.483108E+01  dy in pixels
      0.993736  scale x
      0.995584  scale y
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
