  6.754322546E-02  8.086927673E-02 -3.889739213E-02 -8.121510046E-02  rotation in radian
 -2.700121E+01  dx in pixels
  1.326606E+01  dy in pixels
      0.994960  scale x
      0.995746  scale y
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
