  1.129746667E+03 -8.519204843E+03 -1.104340011E+03 -1.222668198E+03  rotation in radian
  6.598903E+01  dx in pixels
  4.349213E+00  dy in pixels
      0.993185  scale x
      0.995432  scale y
        60.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
