 -1.230180027E-02  2.880526515E-02  1.547669566E-02  1.850829381E-02  rotation in radian
  7.878072E+00  dx in pixels
  7.246779E+00  dy in pixels
      0.994630  scale x
      0.995391  scale y
       100.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
