 -1.250081561E-02 -1.106346072E-02 -6.126026545E-03 -9.004639198E-03  rotation in radian
  2.885220E+01  dx in pixels
 -2.440452E+01  dy in pixels
      1.017454  scalx
      1.027341  scaly
        16.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
