 -1.231547981E-02 -1.106346072E-02 -6.126026545E-03 -9.004639198E-03  rotation in radian
  4.474500E+00  dx in pixels
  2.840000E-01  dy in pixels
      1.003233  scalx
      1.010474  scaly
        16.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
