 -1.236074280E-02 -1.122924398E-02 -6.366607988E-03 -9.285698292E-03  rotation in radian
  2.957491E+01  dx in pixels
 -2.275203E+01  dy in pixels
      1.016872  scalx
      1.027967  scaly
        16.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
