 -1.224073770E-02 -1.122924398E-02 -6.366607988E-03 -9.285698292E-03  rotation in radian
  4.836300E+00  dx in pixels
  1.438100E+00  dy in pixels
      1.002681  scalx
      1.011062  scaly
        16.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
