 -1.028953357E+03  4.455026797E+03  9.739795980E+02  1.044377372E+03  rotation in radian
  5.492583E+01  dx in pixels
  1.612376E+00  dy in pixels
      0.994673  scale x
      0.995912  scale y
       100.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
