 -2.094865774E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  2.342780E+01  dx in pixels
 -1.768536E+01  dy in pixels
      1.020152  scalx
      1.026106  scaly
        25.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
