 -2.081854064E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  3.896500E+00  dx in pixels
  6.971500E+00  dy in pixels
      1.005893  scalx
      1.009171  scaly
        25.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
