 -2.106778498E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  2.326224E+01  dx in pixels
 -1.655063E+01  dy in pixels
      1.018500  scalx
      1.026865  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
