  7.333186818E-03  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -4.361678E-02  dx in pixels
  1.094572E-02  dy in pixels
      0.995223  scale x
      0.994481  scale y
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
