 -2.232595300E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  2.891300E+00  dx in pixels
  4.951200E+00  dy in pixels
      1.006065  scalx
      1.008450  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
