 -2.215240738E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  2.457789E+01  dx in pixels
 -1.819183E+01  dy in pixels
      1.018307  scalx
      1.027451  scaly
         9.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
