 -2.207024297E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  4.727300E+00  dx in pixels
  5.619700E+00  dy in pixels
      1.004044  scalx
      1.010647  scaly
         9.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
