 -2.272250491E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  2.714047E+01  dx in pixels
 -2.034193E+01  dy in pixels
      1.020660  scalx
      1.024573  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
