 -2.157287105E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  2.276478E+01  dx in pixels
 -1.914526E+01  dy in pixels
      1.018775  scalx
      1.025931  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
