 -2.127228645E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  3.517800E+00  dx in pixels
  7.279600E+00  dy in pixels
      1.004260  scalx
      1.010855  scaly
       800.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
