 -2.124995917E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  4.444200E+00  dx in pixels
  7.018500E+00  dy in pixels
      1.002153  scalx
      1.012410  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
