 -1.678497711E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  5.985300E+00  dx in pixels
 -1.075840E+01  dy in pixels
      1.008707  scalx
      1.008257  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
