 -2.153192918E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  2.614710E+01  dx in pixels
 -1.620090E+01  dy in pixels
      1.016963  scalx
      1.023387  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
