 -1.677598018E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  8.408600E+00  dx in pixels
 -9.891500E+00  dy in pixels
      1.005947  scalx
      1.008682  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
