 -1.719596669E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  3.775200E+00  dx in pixels
 -1.222790E+01  dy in pixels
      1.006440  scalx
      1.012228  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
