 -1.686471916E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  4.747000E-01  dx in pixels
 -3.354700E+00  dy in pixels
      1.007817  scalx
      1.008632  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
