 -1.704078272E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  9.134100E+00  dx in pixels
 -1.001980E+01  dy in pixels
      1.003465  scalx
      1.014034  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
