 -7.181245690E-03 -1.263648544E-02 -6.903626174E-03 -1.015836904E-02  rotation in radian
  6.478900E+00  dx in pixels
 -2.250500E+01  dy in pixels
      1.004045  scalx
      1.011160  scaly
        16.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
