 -2.312345106E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  2.755251E+01  dx in pixels
 -1.438653E+01  dy in pixels
      1.017306  scalx
      1.026652  scaly
       400.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
