 -1.809084906E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  3.834500E+00  dx in pixels
 -1.287530E+01  dy in pixels
      1.004306  scalx
      1.011207  scaly
       400.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
