 -1.689212683E-02 -4.316225630E-04 -5.459834800E-04 -8.220184335E-04  rotation in radian
  3.921100E+00  dx in pixels
 -4.535400E+00  dy in pixels
      1.004376  scalx
      1.011327  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
