 -1.739204218E-02 -1.415770023E-03 -6.806332361E-04 -1.048214288E-03  rotation in radian
  4.023400E+00  dx in pixels
 -6.976600E+00  dy in pixels
      1.004211  scalx
      1.011254  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
