 -1.767918745E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  1.290900E+00  dx in pixels
 -5.167300E+00  dy in pixels
      1.005867  scalx
      1.010660  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
