 -2.280248392E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  3.350427E+01  dx in pixels
 -1.228388E+01  dy in pixels
      1.016257  scalx
      1.026778  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
