 -1.723913292E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  1.219320E+01  dx in pixels
 -1.042790E+01  dy in pixels
      1.003764  scalx
      1.012262  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
