 -1.723477640E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  4.855100E+00  dx in pixels
 -1.579620E+01  dy in pixels
      1.005851  scalx
      1.009984  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
