 -1.757707323E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  6.754100E+00  dx in pixels
 -1.765860E+01  dy in pixels
      1.004127  scalx
      1.012538  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
