 -2.203472015E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  2.547429E+01  dx in pixels
 -1.372922E+01  dy in pixels
      1.016795  scalx
      1.026337  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
