 -1.731601815E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  4.515400E+00  dx in pixels
 -1.530320E+01  dy in pixels
      1.004937  scalx
      1.011240  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
