 -2.272207198E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  2.812892E+01  dx in pixels
 -1.388729E+01  dy in pixels
      1.017863  scalx
      1.024262  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
