 -1.726321773E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  4.561400E+00  dx in pixels
 -2.727700E+00  dy in pixels
      1.006863  scalx
      1.009376  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
