  6.405552271E-03  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -3.743287E-02  dx in pixels
  5.519677E-02  dy in pixels
      0.993453  scale x
      0.993746  scale y
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
